IDEMIMAR_HATCH_FILE
YENI
DEFAULT_SCALE
1
LINE
0
0.3
0.7
0.3
LINE
0.7
0
0.7
0.7
LINE
0.3
0.7
1
0.7
LINE
1
0
1
1
LINE
0
1
1
1
LINE
0.3
0.3
0.3
1